;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; File: cptst16p.def
;
; Description: 16-bit Pascal DLL and C Connect test suite definition file.
;
;	Copyright (C) 1999-2006 Cincom Systems, Inc.
;	Santa Clara, California.  All Rights Reserved.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

LIBRARY		CPTST16P
HEAPSIZE	1024
EXPORTS

